; m̂gnynA rEsk moEhnF ;

gAyk, vs\trAv d̃fpA\X̃ gFt, goEv\d bSlA› d̃vl nAVk, s\. s\fykSlo›

m̂gnynA rEsk moEhnF.

kAEmnF hoEt tF m\j` ›mD` rAlAEp. nvyOvns\pà rMy gEtEvlAEsnF ; D̂. ; aAShAdk m` Kc\dý Eh hotA.

hotF d̂Eč tF þ̃m-rs-vAEhnF ; 1 ;

fttArkA